0051-73 &10&   -0.07&   -0.07&   -0.03&1008-04 &10&   -0.32&    0.93&   -0.85\\
0237-34 &-5&   -0.01&   -0.09&   -0.05&U 6456  &13&    1.10&    0.82&    0.28\\
0057-33 &-5&   -0.01&   -0.10&   -0.02&N 3031  & 2&    1.05&    0.92&    0.01\\
0524-69 & 9&   -0.07&   -0.05&   -0.06&0427+63 &10&    1.46&    0.29&   -0.16\\
U 9749  &-5&    0.06&    0.07&    0.05&U 5373  &10&   -0.12&    1.23&   -1.02\\
U10822  &-5&    0.05&    0.05&    0.07&N 1569  &10&    1.56&    0.33&   -0.14\\
N  221  &-5&    0.62&   -0.28&    0.15&U 8091  &10&   -0.38&    1.65&    0.14\\
N  224  & 3&    0.63&   -0.28&    0.15&N 3109  &10&   -0.94&    0.85&   -1.27\\
U  668  &10&    0.34&   -0.61&   -0.02&1346-35 &10&   -1.72&    0.81&    0.04\\
U  192  &10&    0.66&   -0.06&    0.21&U 4459  &10&    1.60&    1.18&   -0.21\\
N  147  &-5&    0.65&   -0.19&    0.18&U 3974  &10&    0.82&    0.86&   -1.73\\
2044-13 &10&   -0.14&   -0.43&    0.54&N  247  & 7&    0.22&   -2.08&   -0.14\\
1927-17 &10&   -0.30&   -0.26&    0.58&N 2976  & 5&    1.58&    1.39&   -0.03\\
N 6822  &10&   -0.25&   -0.29&    0.59&N 3077  &13&    1.56&    1.40&    0.03\\
N  598  & 6&    0.60&   -0.37&    0.00&N 4163  &10&    0.40&    2.06&    0.03\\
N  205  &-5&    0.63&   -0.27&    0.16&N 4236  & 8&    1.47&    1.58&    0.43\\
N  185  &-5&    0.65&   -0.19&    0.17&U 9128  &10&   -0.27&    1.99&    0.91\\
U 5364  &10&    0.31&    0.85&   -0.44&N  404  &-2&    2.10&   -1.12&    0.26\\
2318-42 &10&   -0.34&   -0.93&    0.11&0005-34 &10&   -0.41&   -2.37&    0.02\\
2159-51 &10&   -0.57&   -0.80&    0.20&U 8508  &10&    1.16&    2.29&    0.83\\
U12613  &10&    0.53&   -0.74&    0.41&U 5666  & 9&    1.95&    1.86&    0.11\\
2323-32 &10&   -0.19&   -0.97&    0.16&N 4190  &10&    0.55&    2.74&    0.06\\
2359-15 &10&    0.13&   -0.98&    0.14&U 8201  &10&    1.75&    2.06&    0.75\\
N  300  & 7&   -0.21&   -1.17&   -0.20&N 7793  & 8&   -0.42&   -2.76&    0.15\\
N   55  & 9&   -0.31&   -1.26&   -0.05&U 7559  &10&    0.53&    2.74&    0.20\\
